\begin{center}
\begin{Large}
Michael R. Benjamin$^1$, Henrik Schmidt$^1$, Paul Newman$^2$   \\
\end{Large}

\vspace{0.15in}

%\begin{large}
$^1$Department Mechanical Engineering                     \\ 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA       \\
\vspace{0.1in}
$^2$Department of Engineering Science                     \\
University of Oxford, Oxford England                      \\
%\end{large}
\end{center}

