\documentclass[11pt,titlepage,times]{article}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{pslatex,pifont,multirow}

% \pdfcompresslevel=9
% \pdfoutput=1
% \pdfinfo{
%   /Author   (Henrik Scmidt, Massachusetts Institute of Technology)
%   /Creator  (TeX)      
%   /Producer (pdfLaTeX)
%   /Title    (OASES User's Guide)            
%   /Subject  (Program manual)
%   /Keywords (Seismo-acoustics, Ocean, Waveguide, Propagation)
% }

\setlength{\oddsidemargin}{0.25in}
\setlength{\evensidemargin}{0.25in}
\setlength{\textwidth}{6.0in}
\setlength{\topmargin}{0.0in}
\setlength{\textheight}{9.0in}
\addtolength{\headheight}{1ex}        
\addtolength{\topmargin}{-\headheight} 
\addtolength{\topmargin}{-\headsep} 

\renewcommand{\labelitemi}{\Pisymbol{psy}{183}}

\pagestyle{headings}

\setlength{\parskip}{0.3cm}

% >>>>>>>>>>>>>>>> MIT figure definitions

\newcommand{\mitspecial}[3]{
% MIT definition -->
 \centerline{\includegraphics[height=#1cm]{#2}}
% \centerline{\psfig{figure=#2,height=#1cm}}
% SACLANT definition -->
%\vspace{#1cm}
%\special{#2 #3}
}

\newcommand{\figmit}[4]{
   \begin{figure}
% MIT definition -->
 \centerline{\includegraphics[height=#2cm]{#1}}
%      \centerline{\psfig{figure=#1,height=#2cm}}
      \caption{#3} \label{#4}
   \end{figure}
}

\newcommand{\figmittwo}[6]{
    \begin{figure}
% MIT definition -->
%       \vbox{\centerline{\psfig{figure=#1,height=#2cm}}}
%       \vbox{\centerline{\psfig{figure=#3,height=#4cm}}}
	\vbox{\centerline{\includegraphics[height=#2cm]{#1}}}
	\vbox{\centerline{\includegraphics[height=#4cm]{#3}}}
       \caption{#5} \label{#6}
    \end{figure}          }

\newcommand{\figmithtwo}[6]{
    \begin{figure}
% MIT definition -->
   \centerline{\hbox{
%       \psfig{figure=#1,height=#2cm}
%       \psfig{figure=#3,height=#4cm}
	\includegraphics[height=#2cm]{#1}
	\includegraphics[height=#4cm]{#3}
              }     }
       \caption{#5} \label{#6}
    \end{figure}          }



\title{{\bf OASES} \\ Version 2.1 \\  User Guide and Reference Manual}

\author{Henrik Schmidt \\Department of Ocean Engineering 
\\ Massachusetts Institute of Technology}
\date{\today}
\begin{document}

\maketitle

\newpage

\tableofcontents


\newpage
\input{oases_intro}
\newpage
\input{oases_install}
\newpage
\input{oases_gen}
\newpage
\input{oasr}
\newpage
\input{oast.tex}
\newpage
\input{rdoast.tex}
\newpage
\input{oasp.tex}
\newpage
\input{rdoasp.tex}
\newpage
\input{oasp3d}
\newpage
\input{oasn.tex}
\newpage
\input{mfp.tex}
\newpage
\input{oass.tex}
\newpage
\input{pp}
\newpage
\input{oases_graph}
\newpage
\input{oases_bib}
\newpage
\input{oases_appendix}

\end{document}



